Tato limita je limitou slo�en� funkce $h=g(f(x))$, kde
   $f(x)=x^2$ a $g(y)=\frac{\sin y}y$. Funkce $g$ sice nen�
   spojit� v bod� 0, ale funkce $f$ na prstencov�m okol� bodu 0 nenab�v� hodnoty
   $f(0)=0$, proto m��eme pou�it v�tu o limit� slo�en� funkce:
   \begin{eqnarray*}
      \lim_{x\to0}f(x) & = & 0\\
      \lim_{y\to0}g(y) & = & 1\\
                       & \Downarrow\textrm{V�ta}&\\
      \lim_{x\to0}g(f(x)) & = & 1.
   \end{eqnarray*}
